LIBRARY GLFW.DLL

EXPORTS
glfwCloseWindow@0
glfwDisable@4
glfwEnable@4
glfwExtensionSupported@4
glfwGetDesktopMode@4
glfwGetGLVersion@12
glfwGetJoystickButtons@12
glfwGetJoystickParam@8
glfwGetJoystickPos@12
glfwGetKey@4
glfwGetMouseButton@4
glfwGetMousePos@8
glfwGetMouseWheel@0
glfwGetProcAddress@4
glfwGetTime@0
glfwGetVersion@12
glfwGetVideoModes@8
glfwGetWindowParam@4
glfwGetWindowSize@8
glfwIconifyWindow@0
glfwInit@0
glfwOpenWindow@36
glfwOpenWindowHint@8
glfwPollEvents@0
glfwRestoreWindow@0
glfwSetCharCallback@4
glfwSetKeyCallback@4
glfwSetMouseButtonCallback@4
glfwSetMousePos@8
glfwSetMousePosCallback@4
glfwSetMouseWheel@4
glfwSetMouseWheelCallback@4
glfwSetTime@8
glfwSetWindowCloseCallback@4
glfwSetWindowRefreshCallback@4
glfwSetWindowPos@8
glfwSetWindowSize@8
glfwSetWindowSizeCallback@4
glfwSetWindowTitle@4
glfwSwapBuffers@0
glfwSwapInterval@4
glfwTerminate@0
glfwWaitEvents@0
